// Testimonial: full-bleed inverse band with a single quote
const Testimonial = () => (
  <section style={{ padding: '96px 24px', background: '#1A1A1A', color: '#fff' }}>
    <div style={{ maxWidth: 960, margin: '0 auto', textAlign: 'center' }}>
      <div style={{
        width: 48, height: 48, borderRadius: '50%', background: '#FFD500',
        display: 'inline-flex', alignItems: 'center', justifyContent: 'center',
        marginBottom: 32, font: '700 28px Roboto, sans-serif', color: '#0A0A0A',
      }}>"</div>
      <blockquote style={{
        font: '400 32px/1.4 Roboto, sans-serif', letterSpacing: '-0.01em',
        color: '#fff', margin: '0 0 32px',
      }}>
        Dank der Arbeit von Goma-it sparen wir uns wöchentlich mehrere Stunden Arbeit, die sonst
        manuell erledigt werden müssten. Die KI-Automatisierung funktioniert zuverlässig und
        erleichtert unseren Alltag enorm.
      </blockquote>
      <div style={{ font: '600 14px/1.4 Roboto, sans-serif', color: '#fff', marginBottom: 4 }}>
        Dr. Clemens Pichler, LLM
      </div>
      <div style={{ font: '400 14px/1.4 Roboto, sans-serif', color: '#A3A3A3' }}>
        Rechtsanwalt, Unternehmer und Autor
      </div>
    </div>
  </section>
);

window.Testimonial = Testimonial;
